From 747dfc712bd516b76342f2e17dada7a64d43c778 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alec Theriault <alec.theriault@gmail.com>
Date: Sun, 9 Sep 2018 13:53:32 -0700
Subject: Avoid multi-line `emph` in LaTeX backend

`markupWarning` often processes inputs which span across paragraphs.
Unfortunately, LaTeX's `emph` is not made to handle this (and will
crash).

Fixes #936.
---
 latex-test/ref/Deprecated/Deprecated.tex | 17 +++++++++++++++++
 1 file changed, 17 insertions(+)
 create mode 100644 latex-test/ref/Deprecated/Deprecated.tex

(limited to 'latex-test/ref/Deprecated/Deprecated.tex')

diff --git a/latex-test/ref/Deprecated/Deprecated.tex b/latex-test/ref/Deprecated/Deprecated.tex
new file mode 100644
index 00000000..fa8fc20a
--- /dev/null
+++ b/latex-test/ref/Deprecated/Deprecated.tex
@@ -0,0 +1,17 @@
+\haddockmoduleheading{Deprecated}
+\label{module:Deprecated}
+\haddockbeginheader
+{\haddockverb\begin{verbatim}
+module Deprecated (
+    deprecated
+  ) where\end{verbatim}}
+\haddockendheader
+
+\begin{haddockdesc}
+\item[\begin{tabular}{@{}l}
+deprecated\ ::\ Int
+\end{tabular}]\haddockbegindoc
+Deprecated: Don't use this\par
+Docs for something deprecated\par
+
+\end{haddockdesc}
\ No newline at end of file
-- 
cgit v1.2.3

